##############
# 17/12/2012 #
##############

# UPDATE categories et sous-categories

SET foreign_key_checks = 0;

DELETE FROM sous_categories;
ALTER TABLE `sous_categories` AUTO_INCREMENT =1;
DELETE FROM categories;
ALTER TABLE `categories` AUTO_INCREMENT =1;

SET foreign_key_checks = 1;

# Categories

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (1, 'Alimentation',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (2, 'Amplificateur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (3, 'Analyseur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (4, 'Carte',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (5, 'Diode',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (6, 'Codeur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (7, 'Convertisseur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (8, 'Generateur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (9, 'Logiciel Electronique',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (10, 'Z-Materiel Electronique',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (11, 'Mesure Electronique',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (12, 'Multimetre',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (13, 'Oscilloscope',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (14, 'Programmateur',1);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (15, 'Recepteur',1);

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (16, 'Baie',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (17, 'Disque',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (18, 'Imprimante',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (19, 'Logiciel Informatique',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (20, 'Z-Materiel Informatique',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (21, 'Moniteur',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (22, 'Onduleur',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (23, 'Portable',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (24, 'Reseau',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (25, 'Serveur',2);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (26, 'Station Travail',2);

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (27, 'Binoculaire',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (28, 'Calibrateur',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (29, 'Carte PC',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (30, 'Chimie',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (31, 'Compresseur',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (32, 'Cryothermostat',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (33, 'Cuve',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (34, 'Deplacement Horizontal',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (35, 'Deplacement Rotation',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (36, 'Detendeur',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (37,'Etuve',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (38, 'Filtre',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (39, 'Four',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (40, 'Jauge',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (41, 'Logiciel Instrumentation',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (42, 'Manometre',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (43, 'Z-Materiel Chimie',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (44, 'Z-materiel Instrumentation',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (45, 'Mesure Instrumentale',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (46, 'Meteo',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (47, 'PC Acquisition',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (48, 'Pompe a vide',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (49, 'Sonde',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (50, 'Spectrometre',3);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (51, 'Station sismologique',3);

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (52, 'Climatisation',4);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (53, 'Mobilier',4);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (54, 'Z-Materiel Logistique',4);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (55, 'Vehicule',4);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (56, 'Video-Projecteur',4);

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (57, 'Z-Materiel Mecanique',5);

INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (58, 'Adc',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (59, 'AutocColimateur',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (60, 'Analyseur Optique',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (61, 'Camera',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (62, 'Laser',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (63, 'Lentille',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (64, 'Logiciel Optique',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (65, 'Z-Materiel Optique',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (66, 'Miroir',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (67, 'Monochromateur',6);
INSERT INTO `categories` (`id`, `nom`, `sur_categorie_id`) VALUES (68, 'Optometre',6);


# Sous-categories

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (1, 'Appareil',1);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (2, 'Batterie',1);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (3, 'Chassis',1);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (4, 'Haute tension',1);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (5, 'Puissance',1);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (6, 'Tension',1);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (7, 'Spectre',3);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (8, 'Logique',3);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (9, 'ACQUISITION',4);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (10, 'FPGA',4);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (11, 'Generateur',8);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (12, 'ASIC',9);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (13, 'Etalon',11);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (14, 'PicoAmperemetre',11);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (15, 'Photometre',11);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (16, 'Pont',11);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (17, 'Couleur',18);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (18, 'Laser Couleur',18);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (19, 'Laser Noir et Blanc',18);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (20, 'Traitement Image',19);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (21, 'Mac',21);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (22, 'Mac',23);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (23, 'PC',23);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (24, 'Commutateur',24);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (25, 'Mac',26);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (26, 'PC',26);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (27, 'Acquisition',29);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (28, 'Generateur',29);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (29, 'Vide',44);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (30, 'Ions',45);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (31, 'Particules',45);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (32, 'Oxygene',45);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (33, 'Temps',45);


INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (34, 'Bureau',52);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (35, 'Visio',54);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (36, 'Couple',57);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (37, 'Graphique',60);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (38, 'Laser',60);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (39, 'CCD',61);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (40, 'CMOS',61);
INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (41, 'Infra-Rouge',61);

INSERT INTO `sous_categories` (`id`, `nom`, `categorie_id`) VALUES (42, 'Laser',65);