-- Insertion des users. 

-- Ajout du super administrateur de l'application
-- Nom, Prenom, userlogin, et __@__ (email) seront remplaces par les donnees saisies lors de l'installation

-- Mot de passe par défaut : login

use mydb;

INSERT INTO users (nom, username, password, email, role) VALUES
('Nom Prenom', 'userlogin', '$2y$10$LZzpws3oDidBcqO/Fy1RTedLLk3ENTmplny5J7bZ6R1PqFoGOw3Ma', '__@__', 'Super Administrateur');

